Parameter




Geben Sie diesen Befehl ein, um Ihre persönlichen Parameter einstellen
zu können. Folgende Parameter können verändert werden:

	VT100			ja/nein
	Umlaute			welche Umlaute
	Bildschirm		Länge
	Ausgaberichtung		Alt -> Neu / Neu -> Alt
	Pause nach jeder Seite	ja/nein
	Vorwahl			(Berechnung der Gebühren)
	Packprogramm		für den Befehl "Download"
	Übertragungsprotokoll	für den Befehl "Download" und Dateien

